;----------------------------------------------------------------------------
; File    : typhoon.def                     Copyright (c) 1991-93, CT Danmark
; Library : typhoon.dll
; Compiler: Borland C++ for OS/2
; OS      : OS/2
; Author  : Thomas B. Pedersen
;
; Description:
;   This file is a DEF file for the Typhoon DBMS used as a Dynamic Link
;   Library under OS/2.
;
; History
; ------------------------------
; 16-Jun-1993 tbp	Initial version.
; 15-Jul-1993 tbp	DLL has now nonshared data segment.
;
;--------------------------------------------------------------------------*/

LIBRARY     TYPHOON INITINSTANCE

DESCRIPTION 'Typhoon Relational Database Management System Library'

PROTMODE

DATA        MULTIPLE READWRITE LOADONCALL NONSHARED

CODE        LOADONCALL

EXPORTS		d_dbdpath		@1
			d_dbfpath		@2
			d_dbget			@3
			d_dbset			@4
			d_open			@5
			d_close			@6
			d_destroy		@7
			d_keyread		@8
			d_keyfind		@9
			d_keyfrst		@10
			d_keylast		@11
			d_keynext		@12
			d_keyprev		@13
			d_recfrst		@14
			d_reclast		@15
			d_recnext		@16
			d_recprev		@17
			d_crread		@18
			d_recwrite		@19
			d_recread		@20
			d_fillnew		@21
			d_delete		@22
			d_crget			@23
			d_crset			@24
			d_records		@25
			d_block			@26
			d_unblock		@27
			d_getkeysize	@28
			d_setfiles		@29
			_db_status		@30
			_db_subcode		@31
			d_getrecsize	@33
			d_keybuild	@34
