;
; robottools.def
;

LIBRARY

SECTIONS .data READ WRITE

EXPORTS
	RtTrackGetWidth
	RtTrackHeightL
	RtTrackLocal2Global
	RtTrackHeightG
	RtTrackSideTgAngleL
	RtTrackSideNormalG
	RtTrackGlobal2Local
	RtTrackSurfaceNormalL
	RtGetDistFromStart
	RtGetDistFromStart2
	RtDistToPit
	RtTrackGetSeg
