;-----------------------------------
; WinCom app module definition file
;-----------------------------------

;exetype        snpterm

DESCRIPTION    'S&P Comstock terminal program'
EXETYPE        WINDOWS
PROTMODE
STUB	       'WINSTUB.EXE'
HEAPSIZE       20480

EXPORTS
	monitorWndProc
