LIBRARY zip1640.DLL
EXETYPE WINDOWS
PROTMODE

DESCRIPTION '16-bit Zip DLL'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA	PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    8192

EXPORTS

IMPORTS
    _malloc		= nspr3.2
    _realloc	= nspr3.3
    _calloc		= nspr3.4
    _free		= nspr3.5
    _getenv		= nspr3.9
    _printf		= nspr3.11
    _sscanf		= nspr3.33

